)^2c

M (GeV/ Δ 0.4 - 0.3- 0.2- 0.1- 0 0.1 0.2 0.3 0.4

| > 0.9} ηΔ {SP, | Tot 2v

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

c < 2.4 GeV/ Tp≤ 2.2

= 2.76 TeV NNs ALICE 30-40% Pb-Pb

Data Fit